Câu hỏi:

Có bao nhiêu loại axit amin có trong cơ thể người ?

Trả lời:

Có 20 loại axit amin được mã hóa bởi mã di truyền chuẩn và được gọi là proteinogenic hay axit amin chuẩn. Việc kết hợp các axit amin này tạo ra protein thiết yếu cho việc cấu thành cơ thể người.